ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka
ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka

ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka
ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka
Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "2015.07.13_PW_termo i ppoż_elektryka.pdf". Dodanie pliku "E1.pdf". Dodanie pliku "E4.pdf". Dodanie pliku "E3.pdf". Dodanie pliku "E7.pdf". Dodanie pliku "E8.pdf". Dodanie pliku "E6.pdf". Dodanie pliku "E5.pdf". Dodanie pliku "E2.pdf". Dodanie pliku "E12.pdf". Dodanie pliku "E10.pdf". Dodanie pliku "E11.pdf". Dodanie pliku "E14.pdf". Dodanie pliku "E15.pdf". Dodanie pliku "E9.pdf". Dodanie pliku "E13.pdf". Dodanie pliku "DWG To PDF.pc3". Dodanie pliku "WG-WARSTW.ctb". Dodanie pliku "E_PB_elewacje_ZS2 Suwałki_08.04.2015.dwg". Dodanie pliku "ELEWACJA RG.txt". Dodanie pliku "2015.07.08_ELEWACJA RG.dwg". Dodanie pliku "plot.log". Dodanie pliku "DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3". Nadpisanie załącznika: "WG-WARSTW.ctb". Nadpisanie załącznika: "DWG To PDF.pc3". Dodanie pliku "PROJEKT 05_02_2015.txt". Dodanie pliku "PROJEKT 05_02_2015.dwg". Nadpisanie załącznika: "plot.log". Dodanie pliku "SCHEMATY SZK 2.txt". Dodanie pliku "2015.07.08_SCHEMATY SZK 2.dwg". Dodanie pliku "SUWAŁKI SZKOŁA 2_ELEWACJE.txt". Dodanie pliku "2015.07.08_SUWAŁKI SZKOŁA 2_ELEWACJE.dwg". Dodanie pliku "1.png".
ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2017r/archiwum_2017/zp2711092017przetargnieograniczonypnkompleksowamodernizacjaenergetycznazespoluszkolnr2wsuwalkach/zp2711092017---termomodernizacja---projekt-wykonawczy-elektryka.html
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2017r/archiwum_2017/zp2711092017przetargnieograniczonypnkompleksowamodernizacjaenergetycznazespoluszkolnr2wsuwalkach/zp2711092017---termomodernizacja---projekt-wykonawczy-elektryka.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2017-09-25 11:38:18
2017-09-25 11:38:18
2017-09-25 11:32:04
zwykła
/resource/124084/1.png
PNG
b1a64fcf3b43b843637a2395a83c3a79.png
23.75 KB
/resource/124084/2015.07.08_ELEWACJA+RG.dwg
DWG
82f0af68f7edc37a18edc45155591b85.dwg
192.17 KB
/resource/124084/2015.07.08_SCHEMATY+SZK+2.dwg
DWG
e7d74f09ae4e2db482942d625462b79a.dwg
763.76 KB
/resource/124084/2015.07.08_SUWA%25C5%2581KI+SZKO%25C5%2581A+2_ELEWACJE.dwg
DWG
b4905daf59d3b6da7f1520e253beef45.dwg
998.36 KB
/resource/124084/2015.07.13_PW_termo+i+ppo%25C5%25BC_elektryka.pdf
PDF
95e2272737bf327c1916eb2c01ab6baf.pdf
139.2 KB
/resource/124084/DWFx+ePlot+%2528XPS+Compatible%2529.pc3
PC3
783824237fdda96005150ca82996463c.pc3
4.26 KB
/resource/124084/DWG+To+PDF.pc3
PC3
28fe988ac88e99f357b8b870fabcebec.pc3
1.02 KB
/resource/124084/E_PB_elewacje_ZS2+Suwa%25C5%2582ki_08.04.2015.dwg
DWG
512b732a13bd21f529f909b7bd9a9f9b.dwg
5.08 MB
/resource/124084/E1.pdf
PDF
ac476e641ab512e0164fb4f7469f88b2.pdf
2.25 MB
/resource/124084/E10.pdf
PDF
225caf11f59f65965ac602df38543f17.pdf
711.29 KB
/resource/124084/E11.pdf
PDF
4cd2d173d37440e4e18f429651e6b3da.pdf
732.37 KB
/resource/124084/E12.pdf
PDF
9130c99f981aa3113e20ecf473328ff9.pdf
636.16 KB
/resource/124084/E13.pdf
PDF
f9e5edff881a1fadfe6e53b94a47add5.pdf
757.13 KB
/resource/124084/E14.pdf
PDF
9b2e1d63648fd54a44c1ed319ae47de0.pdf
309.47 KB
/resource/124084/E15.pdf
PDF
6ccd83f0581bbe7e6765c9ccbdce2ae5.pdf
523.24 KB
/resource/124084/E2.pdf
PDF
ac20ee7fc51dd74da94f6b5da2d54d29.pdf
2.5 MB
/resource/124084/E3.pdf
PDF
7a68d9ac01a74e3531821c6be0ce5d1f.pdf
888.99 KB
/resource/124084/E4.pdf
PDF
256db4d535352cfa4b02af16e3ceb855.pdf
409.82 KB
/resource/124084/E5.pdf
PDF
635138f0b6c04ff078bbdc8ee36f1a37.pdf
754.32 KB
/resource/124084/E6.pdf
PDF
23fa851d2177f130f639788a360789fa.pdf
1.01 MB
/resource/124084/E7.pdf
PDF
14ba512eb7f713767481ae994344a323.pdf
697.28 KB
/resource/124084/E8.pdf
PDF
5d20fde4de4125b6cff617679e98ea33.pdf
684.4 KB
/resource/124084/E9.pdf
PDF
f864744fa3d0b89f01f3e9f9d15330ea.pdf
695.23 KB
/resource/124084/ELEWACJA+RG.txt
TXT
a4a51984f49e42286ed4544cc6053a27.txt
1.4 KB
/resource/124084/plot.log
LOG
1d142dbf8e2e279a21a721e6209513b4.log
242 B
/resource/124084/PROJEKT+05_02_2015.dwg
DWG
9c5adb22b5c5b48fa07cb345cab3e5ef.dwg
1.89 MB
/resource/124084/PROJEKT+05_02_2015.txt
TXT
676514a8387cdb1474dfe68aa1a445f7.txt
3.27 KB
/resource/124084/SCHEMATY+SZK+2.txt
TXT
4d3793bc96bd45be74271ec3a8326dd1.txt
1.4 KB
/resource/124084/SUWA%25C5%2581KI+SZKO%25C5%2581A+2_ELEWACJE.txt
TXT
72efa94f5d108acb3f08c4795c96ec23.txt
1.14 KB
/resource/124084/WG-WARSTW.ctb
CTB
3c8bc50dcb89e13dbea567308f747377.ctb
4.16 KB
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1154397] ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka
684
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Dorota Zwolińska
2017-09-25
Dorota Zwolińska
2017-09-25
Dorota Zwolińska
2017-09-25

ZP.271.109.2017 - Termomodernizacja - projekt wykonawczy: elektryka