ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna
ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna

ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna
ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna
Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "PW_ST.pdf". Dodanie pliku "T-3 System Sygnalizacji Pożaru Rzut 1 piętra.pdf". Dodanie pliku "PW_OPIS.pdf". Dodanie pliku "T-1 System Sygnalizacji Pożaru Rzut piwnicy.pdf". Dodanie pliku "T-2 System Sygnalizacji Pożaru Rzut parteru.pdf". Dodanie pliku "T-21 System SSWiN Schemat blokowy SSWiN i SKD.pdf". Dodanie pliku "T-7 Okablowanie strukturalne Rzut parteru.pdf". Dodanie pliku "T-6 Okablowanie strukturalne Rzut piwnicy.pdf". Dodanie pliku "T-5 System Sygnalizacji Pożaru Rzut 3 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-13 System SSWiN Rzut parteru.pdf". Dodanie pliku "T-4 System Sygnalizacji Pożaru Rzut 2 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-15 System SSWiN Rzut 2 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-16 System SSWiN Rzut 3 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-8 Okablowanie strukturalne Rzut 1 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-9 Okablowanie strukturalne Rzut 2 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-11 Okablowanie strukturalne Rzut dachu.pdf". Dodanie pliku "T-18 System Sygnalizacji Pożaru Schemat systemu oddymiania.pdf". Dodanie pliku "T-14 System SSWiN Rzut 1 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-10 Okablowanie strukturalne Rzut 3 piętra.pdf". Dodanie pliku "T-19 Okablowanie strukturalne Widok szaf PD1.pdf". Dodanie pliku "T-12 System SSWiN Rzut piwnicy.pdf". Dodanie pliku "T-20 Okablowanie strukturalne Schemat blokowy CCTV.pdf". Dodanie pliku "T-17 System Sygnalizacji Pożaru Schemat blokowy SSP.pdf".
ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2016r/Archiwalne/zp2710902016przetargnieograniczonypnwymianadachu/zp271902016---projekt-wykonawczy---instalacja-teletechniczna.html
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2016r/Archiwalne/zp2710902016przetargnieograniczonypnwymianadachu/zp271902016---projekt-wykonawczy---instalacja-teletechniczna.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2016-07-20 13:12:14
2016-07-20 13:12:14
2016-07-20 13:10:57
zwykła
/resource/116696/PW_OPIS.pdf
PDF
04e7175e98367b4eb2bc823b115f4a20.pdf
92.87 KB
/resource/116696/PW_ST.pdf
PDF
06efd29ec968a027e0cda382e79ddaa9.pdf
80.04 KB
/resource/116696/T-1+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Rzut+piwnicy.pdf
PDF
a42abcafe2e2026242e96f23cb96170f.pdf
1.41 MB
/resource/116696/T-10+Okablowanie+strukturalne+Rzut+3+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
3b8a801ac3854a5ad6b06ea239f3564a.pdf
605.87 KB
/resource/116696/T-11+Okablowanie+strukturalne+Rzut+dachu.pdf
PDF
5ec31f54a90b0635fd936b636581e99d.pdf
308.52 KB
/resource/116696/T-12+System+SSWiN+Rzut+piwnicy.pdf
PDF
3a9161448edac214c7b97a0b852a09d3.pdf
657.39 KB
/resource/116696/T-13+System+SSWiN+Rzut+parteru.pdf
PDF
a9c50771c0d3d0e69ccb79fdaa19c7c5.pdf
601.38 KB
/resource/116696/T-14+System+SSWiN+Rzut+1+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
33a54c21ef11a5daf71c5f8dc9cda099.pdf
586.54 KB
/resource/116696/T-15+System+SSWiN+Rzut+2+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
f3d850e1aa7c6113336d822516cfa487.pdf
608.62 KB
/resource/116696/T-16+System+SSWiN+Rzut+3+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
965fefabe16c5363e90740d5375f5e2d.pdf
480.42 KB
/resource/116696/T-17+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Schemat+blokowy+SSP.pdf
PDF
200d0b2c240195f336d6ce468c6e4c96.pdf
1.4 MB
/resource/116696/T-18+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Schemat+systemu+oddymiania.pdf
PDF
12a7b843b26eb1587c6c3b8b0bed206d.pdf
497.99 KB
/resource/116696/T-19+Okablowanie+strukturalne+Widok+szaf+PD1.pdf
PDF
587692481bd4bb8a849178ceccf42174.pdf
707.6 KB
/resource/116696/T-2+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Rzut+parteru.pdf
PDF
3c3074eeb085ebeb8749c2e4cf80d61d.pdf
1.14 MB
/resource/116696/T-20+Okablowanie+strukturalne+Schemat+blokowy+CCTV.pdf
PDF
240ab4d21f26814463514d24eeaec8dd.pdf
326.03 KB
/resource/116696/T-21+System+SSWiN+Schemat+blokowy+SSWiN+i+SKD.pdf
PDF
8c07a828f9dde6b7a600b599ecad1674.pdf
787.45 KB
/resource/116696/T-3+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Rzut+1+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
35e36e5828a79d9c3e71cde5e3261319.pdf
1.15 MB
/resource/116696/T-4+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Rzut+2+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
9afecd10efbdcc61a01dfcf76ccb44ee.pdf
1.19 MB
/resource/116696/T-5+System+Sygnalizacji+Po%25C5%25BCaru+Rzut+3+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
ee9a4c6bfc79e62cf277febe2def01fb.pdf
1.07 MB
/resource/116696/T-6+Okablowanie+strukturalne+Rzut+piwnicy.pdf
PDF
67f450335fcf0e51506ffb71b88ece68.pdf
665.94 KB
/resource/116696/T-7+Okablowanie+strukturalne+Rzut+parteru.pdf
PDF
ab514934e4270083d6c24854d713287a.pdf
672.43 KB
/resource/116696/T-8+Okablowanie+strukturalne+Rzut+1+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
9e0931976455cfb4625136c13824164f.pdf
853.23 KB
/resource/116696/T-9+Okablowanie+strukturalne+Rzut+2+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
d3b78c6d0caa39c1e01cb62db4988c77.pdf
844.98 KB
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1150216] ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna
897
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Dorota Zwolińska
2016-07-20
Dorota Zwolińska
2016-07-20
Dorota Zwolińska
2016-07-20

ZP.271.90.2016 - Projekt wykonawczy - instalacja teletechniczna