ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz

ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "8 opis przedmiotu zamówienia.pdf". Dodanie pliku "7_umowa.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zamówieniu nr 95523-2016.pdf". Dodanie pliku "Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.rtf". Dodanie pliku "siwz.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 9_1 - zobowiazanie podwykonawcy (kadra).rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 4-wykaz osób.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 9_2 - zobowiazanie podwykonawcy (doswiadczenie i wiedza).rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust 1.rtf". Dodanie pliku "Załacznik nr 3 - wykaz usług.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 10 - oświadczenie podwykonawcy.rtf". Zmiana nazwy pliku z &quot;8 opis przedmiotu zamówienia.pdf&quot; na &quot;załącznik nr 8 opis przedmiotu zamówienia&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;7_umowa.pdf&quot; na &quot;załącznik nr 7 umowa&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;ogłoszenie o zamówieniu nr 95523-2016.pdf&quot; na &quot;ogłoszenie o zamówieniu nr 95523-2016&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.rtf&quot; na &quot;załacznik nr 1 - formularz ofertowy&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;siwz.pdf&quot; na &quot;siwz&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 9_1 - zobowiazanie podwykonawcy (kadra).rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 9_1 - zobowiazanie podwykonawcy (kadra)&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 4-wykaz osób.rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 4-wykaz osób&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 5 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1.rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 5 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 9_2 - zobowiazanie podwykonawcy (doswiadczenie i wiedza).rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 9_2 - zobowiazanie podwykonawcy (doswiadczenie i wiedza)&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust 1.rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust 1&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załacznik nr 3 - wykaz usług.rtf&quot; na &quot;Załacznik nr 3 - wykaz usług&quot;. Zmiana nazwy pliku z &quot;Załącznik nr 10 - oświadczenie podwykonawcy.rtf&quot; na &quot;Załącznik nr 10 - oświadczenie podwykonawcy&quot;. Dodanie pliku "rys_a4 rzut piętra.pdf". Dodanie pliku "Bilans zużycia pradu 2015r.pdf". Dodanie pliku "rys_a2 rzut piwnicy.pdf". Dodanie pliku "rys_a7 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a1 zagospodarowanie terenu.pdf". Dodanie pliku "Bilans zużycia ciepla 2015.pdf". Dodanie pliku "rys_a3 rzut parteru.pdf". Dodanie pliku "rys_a11 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a12 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a8 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a13 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a6 rzut dachu.pdf". Dodanie pliku "rys_a9 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a10 przekrój.pdf". Dodanie pliku "Warunki techniczne z PEC w Suwałkach .pdf".
ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2016r/Archiwalne/zp2710752016przetargnieograniczonypnopracowaniedokumentacji/zp2710752016-przetarg-nieograniczony-pn-opracowanie-dokumentacji-technicznej--instalacji-pompy-ciepla-i-paneli-fotowoltaicznych-dla-obiektu-aquaparku-w-suwalkach-ogloszeniesiwz.html
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2016r/Archiwalne/zp2710752016przetargnieograniczonypnopracowaniedokumentacji/zp2710752016-przetarg-nieograniczony-pn-opracowanie-dokumentacji-technicznej--instalacji-pompy-ciepla-i-paneli-fotowoltaicznych-dla-obiektu-aquaparku-w-suwalkach-ogloszeniesiwz.html
Wydział ZP
2016-06-21 10:06:56
2016-06-21 10:06:56
2016-06-21 09:50:10
zwykła
/resource/116058/og%25C5%2582oszenie+o+zam%25C3%25B3wieniu+nr+95523-2016.pdf
PDF
93a3e85fc83f4a2ca57126bdf93925ec.pdf
220.07 KB
/resource/116058/siwz.pdf
PDF
c35e406f302ac145ae5ff79e094f3ea6.pdf
456.92 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582acznik+nr+1+-+formularz+ofertowy.rtf
RTF
5107fc33a7318a8d58793c24632e5978.rtf
105.71 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+2+-+o%25C5%259Bwiadczenie+w+trybie+art.+22+ust+1.rtf
RTF
aa658684f14b245a5530966ff3f35466.rtf
54.08 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582acznik+nr+3+-+wykaz+us%25C5%2582ug.rtf
RTF
895261b3e411bc578905e21bf709c295.rtf
69.2 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+4-wykaz+os%25C3%25B3b.rtf
RTF
446ead6ce6324932ad246e96d8cbb2bc.rtf
82.68 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+5+-+o%25C5%259Bwiadczenie+w+trybie+art.+24+ust.+1.rtf
RTF
31907f50ab36c06600ea7e684ac86a7d.rtf
49.42 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+6+-+grupa+kapita%25C5%2582owa.rtf
RTF
d4a47dd6a86e14dc6ad40c4a4784b577.rtf
66.09 KB
/resource/116058/7_umowa.pdf
PDF
b414608ddfb8a65dd934fda52f07edcc.pdf
250.92 KB
/resource/116058/8+opis+przedmiotu+zam%25C3%25B3wienia.pdf
PDF
21774f6868f38691be4cc88a54613e39.pdf
253.79 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+9_1+-+zobowiazanie+podwykonawcy+%2528kadra%2529.rtf
RTF
835ad30db0e9c8fae9fd0db980dc3285.rtf
54.09 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+9_2+-+zobowiazanie+podwykonawcy+%2528doswiadczenie+i+wiedza%2529.rtf
RTF
64ff8caa72abad58a6c45a6a5a6ca6dc.rtf
55.55 KB
/resource/116058/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+10+-+o%25C5%259Bwiadczenie+podwykonawcy.rtf
RTF
6c56ccf6a4f50a3b010e96f797d992d8.rtf
46.81 KB
/resource/116058/Bilans+zu%25C5%25BCycia+ciepla+2015.pdf
PDF
b24d939d77310dc88129f462e839f49e.pdf
79.79 KB
/resource/116058/Bilans+zu%25C5%25BCycia+pradu+2015r.pdf
PDF
e0e1933a8300febe03eae2b6fb4b48c9.pdf
36.27 KB
/resource/116058/Warunki+techniczne+z+PEC+w+Suwa%25C5%2582kach+.pdf
PDF
7ee8eafef103984e4d71213f7b54790b.pdf
2.54 MB
/resource/116058/rys_a1+zagospodarowanie+terenu.pdf
PDF
ea53b8593bcde51d2b50c2c99e7a0d29.pdf
3.67 MB
/resource/116058/rys_a2+rzut+piwnicy.pdf
PDF
16c0c7207dcd0558d089e3b962b37fef.pdf
1.41 MB
/resource/116058/rys_a3+rzut+parteru.pdf
PDF
ad5ee9c5a62c04dea6e30a99e42c3941.pdf
2.21 MB
/resource/116058/rys_a4+rzut+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
e46b77268a1001d0cf4a309f2c98f08f.pdf
2.1 MB
/resource/116058/rys_a6+rzut+dachu.pdf
PDF
e9f5c200127903525796ee68bce52d15.pdf
771.71 KB
/resource/116058/rys_a7+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
9bc01b245895e77be53521816da75e2c.pdf
846.96 KB
/resource/116058/rys_a8+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
f34ee4b47ad7ea1ed755e35ae81dae74.pdf
1.03 MB
/resource/116058/rys_a9+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
08cd42ccbe01f71256c9bfbbf420b2d8.pdf
815.85 KB
/resource/116058/rys_a10+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
d715a127902dc4711065f7f95194de18.pdf
899.65 KB
/resource/116058/rys_a11+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
eba97b1853a23842a421fd4808bf60ff.pdf
877.9 KB
/resource/116058/rys_a12+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
183e4aa009b08d5b83a1057bb8d454f8.pdf
642.32 KB
/resource/116058/rys_a13+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
e547f2245e73a479e868ef7b00f50712.pdf
657.44 KB
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1149857] ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
2375
Admin\Model\Project\Relational
Wydział ZP
Izabela Skorupska
2016-06-21
Izabela Skorupska
2016-06-21
Izabela Skorupska
2016-06-21

ZP.271.075.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz