ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz

ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Załacznik nr 3 - wykaz usług.rtf". Dodanie pliku "Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust 1.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7 - wzór umowy.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 9_1 - zobowiazanie podwykonawcy (kadra).rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 4-wykaz osób.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.rtf". Dodanie pliku "siwz.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 10 - oświadczenie podwykonawcy.rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 9_2 - zobowiazanie podwykonawcy (doswiadczenie i wiedza).rtf". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1.rtf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zamówieniu nr 60441-2016.pdf". Dodanie pliku "Bilans zużycia ciepla 2015.pdf". Dodanie pliku "rys_a2 rzut piwnicy.pdf". Dodanie pliku "rys_a6 rzut dachu.pdf". Dodanie pliku "rys_a3 rzut parteru.pdf". Dodanie pliku "Bilans zużycia pradu 2015r.pdf". Dodanie pliku "rys_a8 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a1 zagospodarowanie terenu.pdf". Dodanie pliku "rys_a9 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a12 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a10 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a7 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a4 rzut piętra.pdf". Dodanie pliku "rys_a11 przekrój.pdf". Dodanie pliku "rys_a13 przekrój.pdf". Dodanie pliku "Warunki techniczne z PEC w Suwałkach .pdf".
ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2016r/Archiwalne/zp2710622016przetargnieograniczonypnopracowaniedokumentacjitechnicznejinstalacjipompycieplaipanelifotowoltaicznychdlaobiektuaquaparkuwsuwalkach/zp2710622016-przetarg-nieograniczony-pn-opracowanie-dokumentacji-technicznej--instalacji-pompy-ciepla-i-paneli-fotowoltaicznych-dla-obiektu-aquaparku-w-suwalkach-ogloszeniesiwz.html
/Przetargi_sekcja/archiwum-zamowien-publicznych/przetargiw2016r/Archiwalne/zp2710622016przetargnieograniczonypnopracowaniedokumentacjitechnicznejinstalacjipompycieplaipanelifotowoltaicznychdlaobiektuaquaparkuwsuwalkach/zp2710622016-przetarg-nieograniczony-pn-opracowanie-dokumentacji-technicznej--instalacji-pompy-ciepla-i-paneli-fotowoltaicznych-dla-obiektu-aquaparku-w-suwalkach-ogloszeniesiwz.html
Wydział Zamówień Publicznych
2016-05-31 09:30:06
2016-05-31 09:30:06
2016-05-31 09:25:07
zwykła
/resource/115339/og%25C5%2582oszenie+o+zam%25C3%25B3wieniu+nr+60441-2016.pdf
PDF
15a21597db05574f1dfe199921f90882.pdf
219.85 KB
/resource/115339/siwz.pdf
PDF
969f30148004b53706c3dfa8e8c5c6b5.pdf
456.6 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582acznik+nr+1+-+formularz+ofertowy.rtf
RTF
b9e092514c02b4edd305627bbc14b5ad.rtf
105.74 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+2+-+o%25C5%259Bwiadczenie+w+trybie+art.+22+ust+1.rtf
RTF
bd99e1bb8a05c68fe59f3a7495380671.rtf
54.14 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582acznik+nr+3+-+wykaz+us%25C5%2582ug.rtf
RTF
f048af3d015f982aea0f22872c056418.rtf
69.25 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+4-wykaz+os%25C3%25B3b.rtf
RTF
59ecf5429d8f5aaa84dc01a9aa09e133.rtf
82.72 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+5+-+o%25C5%259Bwiadczenie+w+trybie+art.+24+ust.+1.rtf
RTF
4a6924d538ac0104498cdec1f58c490b.rtf
49.47 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+6+-+grupa+kapita%25C5%2582owa.rtf
RTF
bb2a82616b27fb37983d8e432c27d574.rtf
66.15 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+7+-+wz%25C3%25B3r+umowy.pdf
PDF
41a6f8d891b8a73bafe40b62a9a10ae4.pdf
250.69 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+8+-+opis+przedmiotu+zam%25C3%25B3wienia.pdf
PDF
3aa3e77ef24529b27921f7848f3102e3.pdf
253.53 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+9_1+-+zobowiazanie+podwykonawcy+%2528kadra%2529.rtf
RTF
b56f443f3ea6b960a1d1771ea83064ff.rtf
54.13 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+9_2+-+zobowiazanie+podwykonawcy+%2528doswiadczenie+i+wiedza%2529.rtf
RTF
d0ab2c2b1f42b202f1d44087801218d7.rtf
55.6 KB
/resource/115339/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+nr+10+-+o%25C5%259Bwiadczenie+podwykonawcy.rtf
RTF
a1335d9923f8772c5820e4a8c6f6b07d.rtf
46.84 KB
/resource/115339/Bilans+zu%25C5%25BCycia+ciepla+2015.pdf
PDF
8eb48f16186f1b4f4b8136fd84623ef7.pdf
79.79 KB
/resource/115339/rys_a2+rzut+piwnicy.pdf
PDF
9d482fa97a5b890cd0a697ef130d171d.pdf
1.41 MB
/resource/115339/rys_a6+rzut+dachu.pdf
PDF
de67125f747348db001a8ccdba82acc1.pdf
771.71 KB
/resource/115339/rys_a3+rzut+parteru.pdf
PDF
cf4018563055ce2d1d99ef70d79fafb8.pdf
2.21 MB
/resource/115339/Bilans+zu%25C5%25BCycia+pradu+2015r.pdf
PDF
42ee548205292ab60fdea4ecc972053b.pdf
36.27 KB
/resource/115339/rys_a8+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
c11bbbc139d0c32e54c911fa818d92f9.pdf
1.03 MB
/resource/115339/rys_a1+zagospodarowanie+terenu.pdf
PDF
9cb627113a43bcf52e0e365a279220a3.pdf
3.67 MB
/resource/115339/rys_a9+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
72469b9b48bb5cf852cb6ec0b8033b56.pdf
815.85 KB
/resource/115339/rys_a12+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
c9b160a0ca7fe4b68bd35c00cb019846.pdf
642.32 KB
/resource/115339/rys_a10+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
46598c0aab0836fce62175e1132444eb.pdf
899.65 KB
/resource/115339/rys_a7+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
c598f105faa19a5e5f9a5913a5ce3378.pdf
846.96 KB
/resource/115339/rys_a4+rzut+pi%25C4%2599tra.pdf
PDF
03b8f7e5c3ac8fc98aa13b234b7707c2.pdf
2.1 MB
/resource/115339/rys_a11+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
c5f222c82a7447fb927e90b8b5f68d09.pdf
877.9 KB
/resource/115339/rys_a13+przekr%25C3%25B3j.pdf
PDF
e4a81d2ec1ef34fdfc5c0862370df51a.pdf
657.44 KB
/resource/115339/Warunki+techniczne+z+PEC+w+Suwa%25C5%2582kach+.pdf
PDF
2733568cf59413af931230eb6c4ee193.pdf
2.54 MB
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1149379] ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz
820
Admin\Model\Project\Relational
Wydział Zamówień Publicznych
Izabela Skorupska
2016-05-31
Izabela Skorupska
2016-05-31
Izabela Skorupska
2016-05-31

ZP.271.062.2016-przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach-ogłoszenie+siwz