AGP_Obwieszczenie o wydaniu na wniosek firmy „IMBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółki komandytowej decyzji dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, drogą wewnętrzną i parkingiem na 50 miejsc postojowych na działkach o numerach geodezyjnych 24949/4 i 24949/6 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w zakresie zmiany odprowadzenia wód opadowych z podłączenia do sieci miejskiej na odprowadzenie do gruntu przez separator substancji ropopochodnych w zmienionej lokalizacji i poletko rozsączające, tj. 136 skrzynek retencyjno – rozsączających oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego.

AGP_Obwieszczenie o wydaniu na wniosek firmy „IMBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółki komandytowej decyzji dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, drogą wewnętrzną i parkingiem na 50 miejsc postojowych na działkach o numerach geodezyjnych 24949/4 i 24949/6 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w zakresie zmiany odprowadzenia wód opadowych z podłączenia do sieci miejskiej na odprowadzenie do gruntu przez separator substancji ropopochodnych w zmienionej lokalizacji i poletko rozsączające, tj. 136 skrzynek retencyjno – rozsączających oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego.
Dodanie pliku "BP-70C31_20250520_132859.pdf".
AGP_Obwieszczenie o wydaniu na wniosek firmy „IMBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółki komandytowej decyzji dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z zewnętrznymi instala
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2025-r/agp-obwieszczenie-o-wydaniu-na-wniosek-firmy-imbud-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-1-spolki-komandytowej-decyzji-dotyczacej-zmiany-decyzji-prezydenta-miasta-suwalk-w-sprawie-pozwolenia-na-budowe-budynku-handlowo-uslugowego-z-zewnetr.html
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2025-r/agp-obwieszczenie-o-wydaniu-na-wniosek-firmy-imbud-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-1-spolki-komandytowej-decyzji-dotyczacej-zmiany-decyzji-prezydenta-miasta-suwalk-w-sprawie-pozwolenia-na-budowe-budynku-handlowo-uslugowego-z-zewnetr.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2025-05-09 15:36:54
2025-05-20 14:40:55
2025-05-09 15:35:17
zwykła
/resource/158679/BP-70C31_20250520_132859.pdf
PDF
cc1c705dc70ef714603db2befbba358c.pdf
338.97 KB
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
AGP.6740.85.2025.ESP Suwałki, dnia 9 maja 2025 r.
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
informuję ogół społeczeństwa,
poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http://www.bip.um.suwalki.pl),
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach
że w dniu 9 maja 2025 r. została wydana na wniosek firmy „IMBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółki komandytowej decyzja Nr 61/2025, znak: AGP.6740.85.2025.ESP dotycząca: zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr 114/2024 z dnia 27.08.2024 r. znak: AGP.6740.124.2024.ESP w sprawie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, drogą wewnętrzną i parkingiem na 50 miejsc postojowych na działkach o numerach geodezyjnych 24949/4 i 24949/6 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w zakresie zmiany odprowadzenia wód opadowych z podłączenia do sieci miejskiej na odprowadzenie do gruntu przez separator substancji ropopochodnych w zmienionej lokalizacji i poletko rozsączające, tj. 136 skrzynek retencyjno – rozsączających oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego.
Ww. decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje się dzień 27 czerwca 2022 r., jako ten, w którym:
- nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu,
- udostępniono treść decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji wraz z załącznikami oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,(Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, godz. 8:00-15:00). Ze względów organizacyjnych wskazane jest uprzednie zawiadomienie tutejszego Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach o zamiarze zapoznania się z dokumentami (tel. +48 875628184), co usprawni realizację przysługującego stronie uprawnienia.
Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Ewa Szulc- Pachut
Główny Specjalista
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1182166] AGP_Obwieszczenie o wydaniu na wniosek firmy „IMBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółki komandytowej decyzji dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, drogą wewnętrzną i parkingiem na 50 miejsc postojowych na działkach o numerach geodezyjnych 24949/4 i 24949/6 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w zakresie zmiany odprowadzenia wód opadowych z podłączenia do sieci miejskiej na odprowadzenie do gruntu przez separator substancji ropopochodnych w zmienionej lokalizacji i poletko rozsączające, tj. 136 skrzynek retencyjno – rozsączających oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego.
60
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Sylwia Zadrożna
2025-05-09
Sylwia Zadrożna
2025-05-20
Sylwia Zadrożna
2025-05-09

AGP_Obwieszczenie o wydaniu na wniosek firmy „IMBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółki komandytowej decyzji dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, drogą wewnętrzną i parkingiem na 50 miejsc postojowych na działkach o numerach geodezyjnych 24949/4 i 24949/6 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w zakresie zmiany odprowadzenia wód opadowych z podłączenia do sieci miejskiej na odprowadzenie do gruntu przez separator substancji ropopochodnych w zmienionej lokalizacji i poletko rozsączające, tj. 136 skrzynek retencyjno – rozsączających oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego.