AGP_Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 19 lipca 2024 r. firmie MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach decyzji Nr 96/2024 znak: AGP.6740.86.2024.ESP pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Malow 2 o mocy do 7,566 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych. kabli światłowodowych, kontenerowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN i drogi dojazdowej w Suwałkach na działkach o numerach geodezyjnych 32771, 32772, 327773, 32770/2, 32769/2, 32768/2, 32767/3, 32766, 32765, 32764, 32763

AGP_Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 19 lipca 2024 r. firmie MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach decyzji Nr 96/2024 znak: AGP.6740.86.2024.ESP pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Malow 2 o mocy do 7,566 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych. kabli światłowodowych, kontenerowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN i drogi dojazdowej w Suwałkach na działkach o numerach geodezyjnych 32771, 32772, 327773, 32770/2, 32769/2, 32768/2, 32767/3, 32766, 32765, 32764, 32763
Zmiana treści strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf".
AGP_Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 19 lipca 2024 r. firmie MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach decyzji Nr 96/2024 znak: AGP.6740.86.2024.ESP pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Malow 2 o mocy do 7,566 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2024-r/agp-obwieszczenie-dotyczace-wydania-w-dniu-19-lipca-2024-r-firmie-malow-sp-z-oo-w-suwalkach-decyzji-nr-962024-znak-agp6740862024esp-pozwolenia-na-budowe-farmy-fotowoltaicznej-malow-2-o-mocy-do-7566-mwp-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techni-1.html
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2024-r/agp-obwieszczenie-dotyczace-wydania-w-dniu-19-lipca-2024-r-firmie-malow-sp-z-oo-w-suwalkach-decyzji-nr-962024-znak-agp6740862024esp-pozwolenia-na-budowe-farmy-fotowoltaicznej-malow-2-o-mocy-do-7566-mwp-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techni-1.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2024-07-19 15:33:27
2024-07-19 15:36:22
2024-07-19 15:33:22
zwykła
/resource/156822/decyzja+o+pozwoleniu+na+budow%25C4%2599.pdf
PDF
857f4063ab147a7c3630577bb4c39b23.pdf
741.32 KB
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
AGP.6740.86.2024.ESP Suwałki, dnia 19 lipca 2024 r.
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
informuję ogół społeczeństwa,
poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http://www.bip.um.suwalki.pl),
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach
że w dniu 19 lipca 2024 r. została wydana na wniosek Roberta Grodzkiego działającego jako pełnomocnik MALOW Sp. z o.o. z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114 A w decyzja Prezydenta Miasta Suwałk Nr 96/2024 znak: AGP.6740.86.2024.ESP pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Malow 2 o mocy do 7,566 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych. kabli światłowodowych, kontenerowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN i drogi dojazdowej w Suwałkach na działkach o numerach geodezyjnych 32771, 32772, 327773, 32770/2, 32769/2, 32768/2, 32767/3, 32766, 32765, 32764, 32763, zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym.
Ww. decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje się dzień 27 czerwca 2022 r., jako ten, w którym:
- nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu,
- udostępniono treść decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
Z treścią decyzji wraz z załącznikami oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,(Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, godz. 8:00-15:00). Ze względów organizacyjnych wskazane jest uprzednie zawiadomienie tutejszego Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach o zamiarze zapoznania się z dokumentami (tel. +48 875628184), co usprawni realizację przysługującego stronie uprawnienia.
Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska
Naczelnik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1179373] AGP_Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 19 lipca 2024 r. firmie MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach decyzji Nr 96/2024 znak: AGP.6740.86.2024.ESP pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Malow 2 o mocy do 7,566 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych. kabli światłowodowych, kontenerowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN i drogi dojazdowej w Suwałkach na działkach o numerach geodezyjnych 32771, 32772, 327773, 32770/2, 32769/2, 32768/2, 32767/3, 32766, 32765, 32764, 32763
127
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Grażyna Mularczyk
2024-07-19
Grażyna Mularczyk
2024-07-19
Grażyna Mularczyk
2024-07-19

AGP_Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 19 lipca 2024 r. firmie MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach decyzji Nr 96/2024 znak: AGP.6740.86.2024.ESP pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Malow 2 o mocy do 7,566 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych. kabli światłowodowych, kontenerowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN i drogi dojazdowej w Suwałkach na działkach o numerach geodezyjnych 32771, 32772, 327773, 32770/2, 32769/2, 32768/2, 32767/3, 32766, 32765, 32764, 32763