Wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej przy Fabryce Płyty Wiórowej TANNE Sp. z o.o.

Wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej przy Fabryce Płyty Wiórowej TANNE Sp. z o.o.
Dodanie pliku "decyzja2.docx".
Wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Fabryce Płyty Wiórowej TANNE Sp. z o.o.,
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2022-r/wydanie-decyzji-srodowiskowej-dot-budowy-instalacji-fotowoltaicznej-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-przy-fabryce-plyty-wiorowej-tanne-sp-z-oo.html
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2022-r/wydanie-decyzji-srodowiskowej-dot-budowy-instalacji-fotowoltaicznej-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-przy-fabryce-plyty-wiorowej-tanne-sp-z-oo.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2022-12-21 14:35:16
2022-12-30 09:16:17
zwykła
/resource/152522/decyzja2.docx
DOCX
f60faab43113090b7f33ee24202742f5.docx
41.33 KB
Suwałki, dnia 21 grudnia 2022 r.
OSGK.6220.88.2022.DK
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Fabryce Płyty Wiórowej TANNE Sp. z o.o., zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Dubowo I nr 60 Postępowanie prowadzone było na wniosek: Tanne Sp. z o.o. ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Suwałki.
Jednocześnie informuję się, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z decyzją oraz dokumentacją w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Treść przedmiotowej decyzji udostępnienia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki.
Dzień udostępnienia treści decyzji: 21 grudnia 2022 r.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Upubliczniono w dniach:
od 21 grudnia 2022 r.
do ………………
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1174065] Wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej przy Fabryce Płyty Wiórowej TANNE Sp. z o.o.
320
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Radosław Renda
2022-12-21
Radosław Renda
2022-12-30
Radosław Renda
2022-12-21

Wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej przy Fabryce Płyty Wiórowej TANNE Sp. z o.o.