Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneń

Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
ZBM/04/2012 Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych 2012-03-01 2012-03-30
Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20120301_8987.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20120301_8987.html
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2012-03-08 11:44:23
2012-03-08 11:44:23
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2012-03-01
Numer
Numer
ZBM/04/2012
Tytuł
Tytuł
Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
/resource/405/Wykaz+stolarki
PDF
Wykaz_stolarki_2.PDF
157.78 KB
W dniu 7 i 8 marca 2012 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
Pytanie 1 : Czy spełniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy wykazać ( zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ ) dokładnie trzy osoby : a) kierownik budowy posiadający jednocześnie uprawnienia do kierownika robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, b) kierownik robót sanitarnych oraz c) kierownik robót elektrycznych ? Czy kierować robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej może więcej niż jedna osoba, np. kierownik budowy i kierownik robót budowlanych ?
Odpowiedź : Tak.
Pytanie 2 : Czy osoba posiadająca doświadczenie ( dwuletnią praktykę ) na budowie przy zabytkach nieruchomych powinien być kierownik budowy ? Ujmując to prościej : czy kierownik budowy powinien mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i dodatkowo dwuletnią praktykę na zabytkach nieruchomych ( czy oba te warunki dotyczą tylko i wyłącznie kierownika budowy )?
Odpowiedź : Tak.
Pytanie 3 : Jaki materiał należy użyć do wymurowania ścianek działowych ? przedmiar robót mówi o płytkach z betonu komórkowego o grubości 10 cm, natomiast opis techniczny o cegle pełnej.
Odpowiedź : Materiał określony w przedmiarze robót tj. płytki z betonu komórkowego gr. 10 cm.
Pytanie 4 : Według projektu technicznego wysokość ścianki działowej wynosi 2,60 m, natomiast wysokość kondygnacji ok. 4,40 m. Czy ścianka działowa wymurowana ma być do 2,60 m, czy do 3,40 m?
Odpowiedź : Ścianki działowe winne być wymurowane do wysokości sufitów podwieszanych tj. do 2,60 m.
Pytanie 5 : Część projektowanych ścianek działowych na projekcie budowlanym jest zaznaczona w sposób nie zakreskowany. Czy zostały one ujęte w przedmiarze ?
Odpowiedź : Tak.
Pytanie 6 : Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie materiałów ( typ, klasa, przykładowy producent ) z następujących pozycji z przedmiaru robót :
· Poz. 53 – wykładziny z tworzyw sztucznych rulowanych PCW
· Poz. 56 – gres
· Poz. 64 – glazura
Odpowiedź : Pozycja 53 -Wykładzina rulonowa PCV gr. 1,30 mm z warstwą ścieralną 0,15 mm.
Pozycja 56 i 64 -Wymagania dotyczące jakości materiałów opisane są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Pytanie 7 : Określenie sposobu otwierania poszczególnych skrzydeł okiennych.
Odpowiedź : Sposób otwierania poszczególnych okien zawiera załączony wykaz stolarki okiennej.
Pytanie 8 : Określenie rodzaju naświetli – stałe, uchylne z poziomu podłogi, uchylane klamką.
Odpowiedź : Uchylne klamką oraz otwierane po zdjęciu zaczepu.
Pytanie 9 : Określenie sposobu podziału okien – za pomocą szprosów międzyszybowych czy szprosów konstrukcyjnych.
Odpowiedź : Szprosy międzyszybowe.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, 08 marzec 2012 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[14446] Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneń
1595
Admin\Model\Project\Relational
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2012-03-08
Michał Kopyra
2012-03-08

Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneń