Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania

Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania
OSGK.271.5.2011 Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania 2011-11-22 2011-12-29
Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20111122_b165.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20111122_b165.html
Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
2011-11-25 14:24:59
2011-11-25 14:24:59
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2011-11-22
Numer
Numer
OSGK.271.5.2011
Tytuł
Tytuł
Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania
/resource/404/odpowied%25C5%25BA+na+pytania+do+siwz
PDF
zapytania_do_siwz.pdf
23.38 KB
Suwałki, dnia 25 listopada 2011 r.
OSGK.271.2.1.2011.RR
Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ przetargu nieograniczonego na “Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r.”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.), udziela się następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
“Czy pod pojęciem “wyroby budowlane zawierające azbest” są wyroby o kodzie odpadu 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest (tylko tzw. eternit – płyty faliste azbestowo-cementowe płyty prasowane – płaskie, płyty KARO) ? ”
Odpowiedź:
Pod pojęciem “wyroby budowlane zawierające azbest” Zamawiający rozumie wszystkie odpady zawierające azbest, także te o kodzie 17 06 05*.
Pytanie nr 2:
“Czy w zakres obowiązków wykonawcy oprócz usługi załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia jest również usługa pakowania ?”
Odpowiedź:
Zgodnie ze SIWZ do obowiązków wykonawcy należy wyłącznie załadunek, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko. Odpady zostaną przygotowane do transportu przez właściciela nieruchomości.
Pytanie nr 3:
“Odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego przygotowanych wyrobów do transportu:
- po zebraniu przez Zamawiającego pełnej ilości odpadów, ok. 200 Mg (zbiorczy wykaz nieruchomości)?
- indywidualnie do każdego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości ?”
Odpowiedź:
Do odbioru odpadów z terenu posesji, niezależnie od ich wagi, zgodnie z treścią SPWIZ Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o przygotowaniu odpadów na danej nieruchomości. Jeśli w czasie 14 dni wpłynie więcej zgłoszeń, to możliwe jest połączenie odbiorów. W przypadku jednego zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów tylko z jednego budynku.
Pytanie nr 4:
“Podana przez Zamawiającego maksymalna szacunkowa ilość odpadów dotyczy mkw. czy kg ?”
Odpowiedź:
Podana przez Zamawiającego maksymalna szacunkowa ilość odpadów dotyczy 200 Mg (megagram) czyli 200 ton.
Pytanie nr 5:
”Karta Przekazania Odpadu przekazana dla Zawiadamiającego będzie kartą zbiorczą czy w rozbiciu na każdego właściciela nieruchomości ? “
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczych kart przekazania odpadów.
Pytanie nr 6:
“Faktura VAT przekazana dla Zamawiającego będzie fakturą zbiorczą czy w rozbiciu na każdego właściciela nieruchomości ?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wystawianie zbiorczych faktur VAT (z załącznikiem wyszczególniającym posesje, których dotyczy faktura).
Pytanie nr 7:
“W jaki sposób będzie szacowana ilość odpadów z poszczególnych nieruchomości przez Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zamawiający szacować będzie ilość odpadów z poszczególnych nieruchomości na podstawie danych podanych we wnioskach złożonych przez posiadaczy budynków oraz ich weryfikacji opartych na inwentaryzacji geodezyjnej.
Pytanie nr 8:
“Przedstawienie Zamawiającemu wykazu posesji, z których odebrano odpady zawierające azbest
z podaniem ich ilości – W jaki sposób podana ma być ilość odpadów ? Czy odpady zawierające azbest będą musiałby być np. ważone u każdego właściciela nieruchomości ?”
Odpowiedź:
Ilość odebranych odpadów podana ma być w kilogramach lub tonach.
Odpady zawierające azbest nie muszą być ważone indywidualnie u każdego właściciela nieruchomości. Ilość fakturowana musi być zgodna z ilością podaną przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 projektu umowy w przypadku kwestionowania przez Wykonawcę powyższej ilości niezbędne jest zgłoszenie tego faktu Zmawiającemu w celu udokumentowania niezgodności. W takiej sytuacji zważenie odpadów należy do obowiązków Wykonawcy.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[13395] Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania
1576
Admin\Model\Project\Relational
Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Izabela Skorupska
1970-01-01
Izabela Skorupska
2011-11-25
Izabela Skorupska
2011-11-25

Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r -odpowiedź na zapytania