Zamówienie Nr MDI/11/2011 z dnia 2011-11-07 - Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa

Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa
MDI/11/2011 Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa 2011-11-07
Zamówienie Nr MDI/11/2011 z dnia 2011-11-07
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20111107.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20111107.html
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
2011-11-07 12:01:06
2011-11-07 12:01:06
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2011-11-07
Numer
Numer
MDI/11/2011
Tytuł
Tytuł
Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr MDI/11/2011 pn: „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - etap IIa” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.
Uzasadnienie
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Adaptację budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach – etap IIa” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. P.z.p.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 20 ofert złożone przez:
Numer oferty
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją
Cena oferty brutto
1
Firma Remontowo-Budowlana
Marek Popławski
Ul. Daszyńskiego 9A/40,
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki
79,82
206.672,36
2
REM BUD Sp. z o.o.
Ul. Sejneńska 57,
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki
rachunkowej
84,18
195.983,01
3
Zakład Remontowo Budowlany
Zefir Nowikowski
Ul. a Maja 42, 16-420 Raczki
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
99,76
165.374,64
4
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD
Leszek Ostrowski
Ul. Leśna 46
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
89,12
185.116,64
5
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA
Ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
100,00
164.975,09
6
DOM-BUD-TYNK s.c.
Jacek Dźwilewski
Mirosław Krasnoborski
Ul. Jagiełły 7
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3
98,57
167.374,13
7
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.
Ul. Tytoniowa 4
16-300 Augustów
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
68,17
242.009,79
8
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe ELFAS
Antoni Wincza
Ul. Falka 16
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
91,68
179.938,48
9
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.
Wiesława Stankiewicz
Tomasz Stankiewicz
Ul. Jasna 3
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
91,00
181.281,84
10
PRI BUD
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
Zbigniew Kotowski
Ul. Klasztorna 9
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3
87,28
189.027,95
11
„JAN-MICH”
Jan Aniołowski
Firma Budowlano-Remontowa Usługowo-Handlowa,
Ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego 21/6,
16-400 Suwałki
258.600,00
12
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
Zdzisław Kierun
Ul. Kościuszki 40B,
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej
81,68
201.969,87
13
Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji „EKO-RAF-BUD”
Rafał Wierzchowski
Ul. Korczaka 1A/17,
16-400 Suwałki
190.599,78
14
Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzbin” s.c.
Janusz Ułanowicz
Sławomir Świerzbin
Ul. Żabia 14,
16-427 Przerośl
185.887,42
15
Zakład Ogólnobudowlany
Zdzisław Zawistowski
Ul. Wodna 3/23,
19-400 Olecko
186.769,04
16
Usługi Remontowo-Budowlane
Zbigniew Dariusz Kopko
Ul. Partyzantów 22
16-400 Suwałki
162.384,34
17
Zakład Ogólnobudowlany
Marek Wiesław Zach
Ul. Łokietka 46A,
16-400 Suwałki
215.000,00
18
Zakład Ogólnobudowlany
Wiesław Zieliński
Ul. Zastawie 8,
16-400 Suwałki
Cena po poprawieniu omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3
89,67
183.980,37
19
Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud”
Piotr Lipski
Ul. Nowo-Osiedle 11
19-203 Grajewo
212.003,20
20
IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne
Lidia Mostowska
Stanisław Kawa
Ul. Sejneńska 57
16-400 Suwałki
Cena
84,63
194.943,14
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.
Mając zatem na uwadze, że Oferent nr 5 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 5 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.
Suwałki, 07.11.2011 r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[13323] Zamówienie Nr MDI/11/2011 z dnia 2011-11-07 - Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa
2036
Admin\Model\Project\Relational
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Dorota Zwolińska
1970-01-01
Dorota Zwolińska
2011-11-07
Dorota Zwolińska
2011-11-07

Zamówienie Nr MDI/11/2011 z dnia 2011-11-07 - Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa