Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz

Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz
OSGK.271.4.2011 Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz 2011-09-21 2011-10-31
Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20110921_1c1e.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20110921_1c1e.html
Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
2011-10-05 13:52:54
2011-10-05 13:52:54
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2011-09-21
Numer
Numer
OSGK.271.4.2011
Tytuł
Tytuł
Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz
/resource/404/aktualna+siwz
PDF
specyfikacja_nowa.pdf
7.77 MB
/resource/404/modyfikacja+siwz
PDF
pismo.pdf
198.56 KB
/resource/404/og%25C5%2582oszenie+o+zmianie+og%25C5%2582oszenia
PDF
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
23.44 KB
Suwałki, 4.10.2011r.
OSGK.271.4.2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2
Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy –Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję o modyfikacji treści siwz i załączników.
W rozdz. 2 pkt 2
byłoPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu osiedlowego, ogólnodostępnego przy budynku Witosa 2. : 1.
2. Zakres zamówienia Oznaczenie według CPV: 45223300-9 – roboty w zakresie parkingów W skład zadania wchodzi :1. wykonanie odwodnienia, 2. wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 mm 3. przestawienie słupa energetycznego.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWIZ. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 8.
Wykonawca zobowiazany jest udzielić 3 letniej gwarancji.
powinno być : : 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu osiedlowego, ogólnodostępnego przy budynku Witosa 2.
2.Zakres zamówienia zamówienia Oznaczenie według CPV: 45223300-9 – roboty w zakresie parkingów
W skład zadania wchodzi : 1. wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm
2.wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr 6cm.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWIZ. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 8.
Wykonawca zobowiazany jest udzielić 3 letniej gwarancji.
W rozdz. 4
było : Termin wykonania – do dnia 15 listopada 2011r.
powinno być : Termin wykonania – do dnia 21 listopada 2011r.
W rozdz 17 pkt 1
było : ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 7 października 2011 roku godz.9,00.
powinno być: ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 20 października 2011 roku godz.9,00.
W rozdz. 17 pkt 3
było :otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza1 pok. Nr 207 dnia 7 października 2011 roku godz.9,30. powinno być : otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza1 pok. Nr 207 dnia 20 października 2011 roku godz.9,30.
W załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy
było : termin wykonania zamówienia do dnia 15 listopada 2011r.
powinno być : termin wykonania zamówienia do dnia 21 listopada 2011r.
W załączniku nr 6 § 3 – Umowa nr …./2011
było: Przedmiot umowy zostanie wykonany do 15 listopada 2011r.
powinno być: Przedmiot umowy zostanie wykonany do 21 listopada 2011r.
W załączniku nr 7 - przedmiar robót
było: między innymi - wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki gr. 8 cm - 667 m2
wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie odwodnienia, krawężniki i obrzeża
betonowe, przestawienie słupa energetycznego
powinno być: między innymi - wykonanie nawierzchni z kostki gr. 8 cm - 438,0 m2
nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm – 125 m2
W załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna – zakres graficzny zadania
było : zakres na 32 miejsca parkingowe
powinno być : zakres na 18 miejsc parkingowych
W załączniku nr 9 – kosztorys ofertowy
było: między innymi na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki gr 8 cm - 667 m2
wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie odwodnienia, krawężniki i obrzeża
betonowe, przestawienie słupa energetycznego
powinno być: między innymi na wykonanie nawierzchni z kostki gr. 8 cm - 438, 0m2
nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm – 125 m2
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[13147] Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz
1407
Admin\Model\Project\Relational
Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Izabela Skorupska
1970-01-01
Izabela Skorupska
2011-10-05
Izabela Skorupska
2011-10-05

Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz