Zamówienie Nr ZBM/17/2011 z dnia 2011-08-02 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków M

Zamówienie Nr ZBM/17/2011 z dnia 2011-08-02 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
ZBM/17/2011 Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 2011-08-02 2011-09-26
Zamówienie Nr ZBM/17/2011 z dnia 2011-08-02
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20110802_5f6d.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20110802_5f6d.html
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2011-09-08 14:35:08
2011-09-08 14:35:08
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2011-08-02
Numer
Numer
ZBM/17/2011
Tytuł
Tytuł
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 11.08.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 226728 - 2011z dnia 02.08.2011 roku na wykonanie wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Suwałki administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy – ista Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Lewicka 4 lok. 1, 02 – 547 Warszawa z ceną 48205,82 zł brutto,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty :
1. Oferta 1 – PHU Czesław Derman, ul. Kościuszki 12/13, 19 - 400 Olecko
Cena ofertowa brutto : 115064,82 zł.
2. Oferta 2 – „WODOMIAR SERWIS” ul. Ząbkowska 4/6A, 03 – 735 Warszawa
Cena ofertowa brutto : 75324,60 zł.
3. Oferta 3 – ista Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie,
ul. Lewicka 4 lok. 1, 02 – 547 Warszawa
Cena ofertowa brutto : 48205,82 zł.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, 08.09.2011 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[12994] Zamówienie Nr ZBM/17/2011 z dnia 2011-08-02 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków M
1086
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2011-09-08
Michał Kopyra
2011-09-08

Zamówienie Nr ZBM/17/2011 z dnia 2011-08-02 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków M