Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, l

Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
ZBM/02/2011 Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach 2011-02-01 2011-03-31
Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20110201_ae92.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20110201_ae92.html
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2011-03-04 11:28:29
2011-03-04 11:28:29
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2011-02-01
Numer
Numer
ZBM/02/2011
Tytuł
Tytuł
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 18.02.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 35149 - 2011z dnia 01.02.2011 roku na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach .
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy – Firma Remontowo – Budowlana Marek Popławski, ul. Daszyńskiego 9A/40, 16-400 Suwałki z ceną 130100,00 zł brutto,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty :
Oferta 1 – Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowe Halina Walendzewicz
ul. Kowalskiego 10B/1, 16 – 400 Suwałki - 150 039,00 zł.
Oferta 2 - Firma Remontowo – Budowlana Marek Popławski
ul. Daszyńskiego 9A/40, 16 – 400 Suwałki - 131 100,00 zł.
Oferta 3 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis
ul. Cicha 8, 16 – 400 Suwałki – 147 300,00 zł
Umowa w sprawie zamówienia publicznego j.w. będzie zawarta po dniu 15.03.2011 roku.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, 04.03.2011 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[11662] Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, l
1340
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2011-03-04
Michał Kopyra
2011-03-04

Zamówienie Nr ZBM/02/2011 z dnia 2011-02-01 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, l