Zamówienie Nr ZBM/14/2010 z dnia 2010-07-15 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami cie

Zamówienie Nr ZBM/14/2010 z dnia 2010-07-15 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
ZBM/14/2010 Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach 2010-07-15 2010-08-16
Zamówienie Nr ZBM/14/2010 z dnia 2010-07-15
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100715_1c4f.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100715_1c4f.html
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na
2010-08-05 11:10:00
2010-08-05 11:10:00
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2010-07-15
Numer
Numer
ZBM/14/2010
Tytuł
Tytuł
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 188703 – 2010 dnia 15.07.2010 r. na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 234 .
Uzasadnienie prawne :
Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 pkt. 1 ppkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne :
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/
podpis nieczytelny
Suwałki dnia : 04.08.2010 r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[10504] Zamówienie Nr ZBM/14/2010 z dnia 2010-07-15 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami cie
1082
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2010-08-05
Michał Kopyra
2010-08-05

Zamówienie Nr ZBM/14/2010 z dnia 2010-07-15 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami cie