Zamówienie Nr ZBM/11/2010 z dnia 2010-06-16 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami cie

Zamówienie Nr ZBM/11/2010 z dnia 2010-06-16 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
ZBM/11/2010 Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach 2010-06-16 2010-07-09
Zamówienie Nr ZBM/11/2010 z dnia 2010-06-16
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100616_2112.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100616_2112.html
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2010-07-02 12:10:19
2010-07-02 12:10:19
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2010-06-16
Numer
Numer
ZBM/11/2010
Tytuł
Tytuł
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.07.2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 154733 – 2010 dnia 16.06.2010 roku.
Przedmiot zamówienia :
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 41 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 234.
Uzasadnienie prawne :
Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne :
Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki dnia : 02 .07.2010 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[10223] Zamówienie Nr ZBM/11/2010 z dnia 2010-06-16 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami cie
1265
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2010-07-02
Michał Kopyra
2010-07-02

Zamówienie Nr ZBM/11/2010 z dnia 2010-06-16 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach unieważnia przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami cie