Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-08 - Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach -

Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-08 - Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
20/ZBM/2009 Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie 2009-10-08 2009-10-15
Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-08
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20091008.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20091008.html
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-10-08 14:45:27
2009-10-08 14:45:27
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-10-08
Numer
Numer
20/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
W dniu 07.10.2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy dotyczące wymiany wraz z dostawą wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZBM w Suwałkach .
Pytanie nr 1 : Zasadnicze wymagania dla ciepłomierzy ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń pomiarowych Dz. U. z dnia 10.01.2007 Nr 3 poz. 27 ) stanowią, że błąd graniczny dopuszczalny dla przetworników przepływu określany jest w klasach : klasa 1, klasa 2 lub klasa 3, który następnie podawany jest na tabliczce znamionowej ciepłomierza .
Jaka ma być klasa dokładności przetwornika przepływu zgodnie z nomenklaturą przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.12.2006 r. ? .
Odpowiedź na pytanie nr 1 : 3 klasa dokładności .
Pytanie nr 2: Jakie jest miejsce montażu ciepłomierzy przewidzianych do wymiany ( zasilanie lub powrót ) ?
Odpowiedź na pytanie nr 2 : na zasilaniu instalacji c.o. .
Pytanie nr 3 : Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie ciepłomierzy z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, który zapewnia całkowitą odporność ciepłomierza na oddziaływanie magnesów neodymowych ?
Odpowiedź na pytanie nr 3 : dopuszcza – o wyborze oferty decyduje cena .
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia 08.10.2009 r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[8767] Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-08 - Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach -
1296
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-10-08
Michał Kopyra
2009-10-08

Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-08 - Przetarg nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach -