Zamówienie Nr 01/ZS6/09 z dnia 2009-09-21 - Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach

Zamówienie Nr 01/ZS6/09 z dnia 2009-09-21 - Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
01/ZS6/09 Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach 2009-09-21 2009-10-14
Zamówienie Nr 01/ZS6/09 z dnia 2009-09-21
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090921.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090921.html
Wicedyretkor Zespołu Szkół Nr 6 w Suwałkach P. Joanna Woronko
2009-09-21 15:31:54
2009-09-21 15:31:54
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-09-21
Numer
Numer
01/ZS6/09
Tytuł
Tytuł
Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
/resource/324/siwz
DOC
SIWZ_Brzostowskiego.doc
85.5 KB
/resource/324/za%25C5%2582.+nr+3+-+Przedmiar+rob%25C3%25B3t
PDF
przedmiar_rob__r.pdf
126.03 KB
/resource/324/za%25C5%2582%25C4%2585czniki+do+siwz
DOC
za___do_siwz_Brzostowskiego.doc
119.5 KB
Zamówienie nr 1/ZS6/2009 z dnia 21.09.2009 r.
Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na prace remontowo - ogólnobudowlane
w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6
w Suwałkach
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół nr. 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
ul. Sikorskiego 21
telefon: (087) 565-85-60
fax: (087) 565-85-61
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie oraz pobrać ze strony http://www.zs6.pl
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych łazienek uczniowskich
w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
Ø Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – 453 30000-9
Ø Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych – 45332400-7
Ø Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – 45400000-1
Ø Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementów – 45421110-8
Ø Kładzenie terakoty – 45431100-8
Ø Kładzenie glazury – 45431200-9
Ø Roboty malarskie – 45442100-8
Ø Usuwanie warstwy malarskiej – 45442190-5
Ø Roboty rozbiórkowe – 45111300-1
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze robót.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
5. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2300,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
v Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.10.2009r. do godz. 900
w jednej lub kilku z n/w form:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275
z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO SA 78124052111111000049212237 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
v Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy PZP
v Wnieśli wadium
v Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
v Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych – w ciągu ostatnich 5 lat, tj. w roku 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali minimum
2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Zamawiający określa:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wyłącznie w oparciu
o wymagane oświadczenia i dokumenty załączone do oferty określone w punkcie 8 ogłoszenia, według kryterium „spełnia”- „nie spełnia”.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
8. Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
10.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego potrzebnego do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
11.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy
12.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
9. Oferty należy złożyć w siedzibie: Zespołu Szkół nr 6 ; 16-400 Suwałki
ul. Sikorskiego 21 w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 12.10.2009r. do godz.900
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2009r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 6 ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, w pok. 213 o godzinie 930.
11. Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów:
Cena zamówienia - 100%
12. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
13. Termin wykonania zamówienia do dnia 31. 12. 2009 r.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych – dnia 21.09.2009 r. nr ogłoszenia 160195-2009
Pieczątka o treści:
Wicedyrektor
Joanna Woronko (podpis nieczytelny)
Suwałki dnia 21.09.2009r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[8657] Zamówienie Nr 01/ZS6/09 z dnia 2009-09-21 - Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
1777
Admin\Model\Project\Relational
Wicedyretkor Zespołu Szkół Nr 6 w Suwałkach P. Joanna Woronko
Izabela Skorupska
1970-01-01
Izabela Skorupska
2009-09-21
Izabela Skorupska
2009-09-21

Zamówienie Nr 01/ZS6/09 z dnia 2009-09-21 - Przetarg nieograniczony na na prace remontowo - ogólnobudowlane w zasobach zarządzanych przez Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach