Zamówienie Nr 13/ZBM/2009 z dnia 2009-07-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.

Zamówienie Nr 13/ZBM/2009 z dnia 2009-07-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach
ZADANIE II Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach
13/ZBM/2009 Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach
ZADANIE II Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach 2009-07-08 2009-07-30
Zamówienie Nr 13/ZBM/2009 z dnia 2009-07-08
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090708.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090708.html
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-07-08 14:01:19
2009-07-08 14:01:19
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-07-08
Numer
Numer
13/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach
ZADANIE II Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach
/resource/324/SIWZ
DOC
SIWZ_16.doc
140 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+graficzny+-+Zadanie+I
PDF
Za____cznik_graficzny_Zadanie_I.PDF
138.11 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+graficzny+-+Zadanie+IIa
JPG
Za____cznik_graficzny_Zadanie_IIa.jpg
1.52 MB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+graficzny+-+Zadanie+IIb
JPG
Za____cznik_graficzny_Zadanie_IIb.jpg
1.32 MB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+1+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_Nr_1_do_SIWZ_1.doc
50 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+2+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_Nr_2_do_SIWZ.doc
27.5 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+3+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_Nr_3_do_SIWZ_2.doc
1.19 MB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+4+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_Nr_4_do_SIWZ_4.doc
1.16 MB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+5+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_nr_5_do_SIWZ_1.doc
26 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+6+do+SIWZ
PDF
Za____cznik_Nr_6_do_SIWZ_1.PDF
86.81 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+7+do+SIWZ
PDF
Za____cznik_Nr_7_do_SIWZ.PDF
208.86 KB
GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W SUWAŁKACH
ogłasza przetarg nieograniczony na
ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach
ZADANIE II Wykonanie remontu wiaty śmietnikowej, ogrodzenia placu zabaw oraz remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.
1. W zakres zamówienia wchodzą dwa zadania stanowiące odrębne postępowanie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dwa lub dowolnie wybrane zadania.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 228944 - 2009 z dnia 08/07/2009 roku.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : KOD CPV 45233161-5; 45421000-4; 45453000-7
1. Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28, za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl. Oplata za SIWZ w wersji papierowej w wysokości jej druku i przekazania.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu I : 15 wrzesień 2009 rok. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu II : 15 wrzesień 2009 rok
3. Oferty należy składać do dnia: 30 lipca 2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok. 324.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 20 maja 2009 roku do godz. 09:00 w wysokości :
ZADANIE I - 2 400,00 PLN( słownie złotych : dwa tysiące czterysta)
ZADANIE II - 1 400,00 PLN( słownie złotych : jeden tysiąc czterysta)
Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
8. A ZADANIE I :
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
3) wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4) wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) posiadają uprawnienia lub będą dysponować osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
6) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonaniu robót należycie.
8) udzielą minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
9) wykonają zamówienie w terminie nie przekraczającym 15.09.2009 rok.
2. Roboty związane z remontem ciągów pieszo jezdnych nie mogą być powierzone podwykonawcom.
B ZADANIE II :
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
3) wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4) wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonaniu robót należycie.
6) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7) posiadają uprawnienia lub będą dysonować osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
8) udzielą minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
9) wykonają zamówienie w terminie nie przekraczającym 15.09.2009 rok.
2. Zamawiający określa, iż roboty związane z remontem ciągów – pieszo jezdnych nie mogą być powierzone podwykonawcom. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcom robót związanych z remontem wiaty śmietnikowej oraz roboty związane z remontem ogrodzenia placu zabaw.
3. Wykonawca wskaże w ofercie roboty, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub dokumentów określonych w Rozdziale IX SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w Rozdziale. VIII SIWZ ust. A i B pkt 1 ppkt. 1, 2 i 6 muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę a pozostałe przez jednego lub kilku wykonawców.
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
ZADANIE I :
1. Złożenie formularza ofertowego
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona)
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
8. Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osób , którymi będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
9. Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót – dokument ten nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
11. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
12. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
B. ZADANIE II :
1. Złożenie formularza ofertowego.
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona)
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
8. Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osób , którymi będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
9. Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót - dokument ten nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
11. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
12. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia.
13. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
Wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale. IX ust. A i B pkt 3 ; 4 i 5 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- określone w Rozdziale IX ust. A i B pkt. 2; 3.; 4; 5; 9 każdy,
- pozostałe jeden lub kilku.
10. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 lipca 2009 roku o godz. 09:15.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia : 08.07.2009 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[8050] Zamówienie Nr 13/ZBM/2009 z dnia 2009-07-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
2032
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-07-08
Michał Kopyra
2009-07-08

Zamówienie Nr 13/ZBM/2009 z dnia 2009-07-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I Wykonanie remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.