Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-05-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytk

Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-05-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul.Kościuszki 76 w Suwałkach
08/ZBM/2009 Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul.Kościuszki 76 w Suwałkach 2009-05-11 2009-05-22
Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-05-11
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090511.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090511.html
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-05-11 13:56:44
2009-05-11 13:56:44
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-05-11
Numer
Numer
08/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul.Kościuszki 76 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 17.04.2009 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 78424 – 2009 z dnia 26.03.2009 r. na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach .
Na wykonanie w/w usługi wpłynęły następujące oferty .
Nr 1 - Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko
16 – 400 Suwałki, ul. Reja 52A/4
Cena ofertowa brutto : 225700,00 zł.
Słownie : dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji : 36 m-cy .
Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia : 29.05.2009 r.
Termin wykonania robót w budynku oficyny północnej do dnia : 31.07.2009 r.
Termin wykonania pozostałego zakresu prac do dnia : 30.08.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia -100%
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez Firmę - Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, 16 – 400 Suwałki, ul. Reja 52A/4
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki dnia 11.05.2009 r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[7563] Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-05-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytk
1394
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-05-11
Michał Kopyra
2009-05-11

Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-05-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytk