Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-03-26 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplne

Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-03-26 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach
08/ZBM/2009 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach 2009-03-26 2009-04-18
aktualizacja treści, modyfikacja właściwości
Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-03-26
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090326.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090326.html
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-03-26 13:07:33
2009-03-26 14:04:29
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-03-26
Numer
Numer
08/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach
/resource/324/SIWZ
DOC
SIWZ___zaproj._i_wyk._inst.l.c.o._i_c.w.___Ko__._76___2009.doc
144.5 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+1+do+SIWZ
DOC
Oferta___za____cznik_nr_1__PT_i_wyk.__c.o_Ko__ciuszki_76__2009_r..doc
52 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+2+do+SIWZ
DOC
O__wiadczenie_za____cznik_nr_2_do_SIWZ___Ko__ciuszki_76.doc
27.5 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+3+do+SIWZ
DOC
umowa_projekt___Ko__ciuszki_76.doc
95 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+4+do+SIWZ
DOC
Program_funkcjonalno_u__ytkowy_Ko__ciuszki_76.doc
64.5 KB
/resource/324/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+5+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_nr_5_do_SIWZ.doc
32.5 KB
GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
ogłasza przetarg nieograniczony
na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych –
Nr ogłoszenia: 78424 - 2009 z dnia 26.03.2009 roku.
Główny przedmiot zamówienia Wspólnego Słownika Zamówień CPV
71220000 - 6 usługi projektowania architektonicznego
71323100 - 9 usługi projektowania instalacji elektrycznych
71321200 - 6 usługi projektowania systemów grzewczych
45210000 - 2 roboty budowlane
45311200 - 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania
45330000 – 9 roboty instalacyjne wod.kan. sanitarne
1. Dokumentacja przetargowa udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl
lub na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże ją w terminie 5 dni. Zamawiający żądać będzie opłaty za SIWZ w wysokości
kosztu jej druku oraz przekazania .
2. Termin realizacji zamówienia :
- opracowanie dokumentacji projektowej : do dnia 29.05.2009 r.
- wykonanie robót w budynku oficyny północnej : do dnia 31.07.2009 r.
- wykonanie pozostałego zakresu prac : do dnia 30.08.2009 r.
3. Oferty należy składać do dnia: 17.04.2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego .
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 17.04.2009 roku do godz. 09 00 w wysokości: 4500,00 PLN
słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych.
Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
- wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u
zamawiającego,
- wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
- posiadają uprawnienia lub będą dysponować osobą uprawnioną do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z odpowiednich branż ( budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej ).
- posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada zaświadczenie określone w § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ).
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN słownie złotych : dwieście tysięcy.-
- wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonaniu robót należycie.
- udzielą minimum trzy lata gwarancji na wykonane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.
- wykonają zamówienie w terminie nie przekraczającym :
opracowanie dokumentacji projektowej : do dnia 29.05.2009 r.
wykonanie robót w budynku oficyny północnej do dnia 31.07.2009 r.
wykonanie pozostałego zakresu prac do dnia 30.08.2009 r.
- Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
- Złożenie formularza ofertowego
- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki
określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem -
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona)
- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
- Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osoby, którą będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
- Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu warunków określonych § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579 ) lub złożenie zaświadczenia określonego w § 13 wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Kultury.
- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
- Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia.
- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
10. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2009 roku o godz.1100
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia : 26.03.2009 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[6980] Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-03-26 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplne
2547
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-03-26
Michał Kopyra
2009-03-26

Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-03-26 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplne