Zamówienie Nr 04/ZBM/2009 z dnia 2009-03-19 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją

Zamówienie Nr 04/ZBM/2009 z dnia 2009-03-19 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną instalacji c.o i c.w.u w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 5 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
04/ZBM/2009 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną instalacji c.o i c.w.u w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 5 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach. 2009-03-19 2009-04-11
Zamówienie Nr 04/ZBM/2009 z dnia 2009-03-19
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090319.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090319.html
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-03-19 11:55:43
2009-03-19 11:55:43
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-03-19
Numer
Numer
04/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną instalacji c.o i c.w.u w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 5 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
/resource/324/Dokumentacja+projektowa
ZIP
Dokumentacja_projektowa.zip
5.04 MB
/resource/324/Przedmiary+rob%25C3%25B3t
ZIP
Przedmiary_rob__t_2.zip
518.3 KB
/resource/324/SIWZ%252Bza%25C5%2582%25C4%2585czniki
ZIP
SIWZ_za____czniki_1.zip
218.07 KB
GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną instalacji c.o i c.w.u w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 5 komunalnych lokalach mieszkalnych ( 10 szt. okien) w budynku przy ul. Skłodowskiej 8 w Suwałkach.
1. Powyższe zadania stanowią odrębne postępowanie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolnie wybrane zadanie.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 68512- 2009 z dnia 19/03/2009 roku.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : KOD CPV 45321000-3; 45330000-9; 45331000-6; 45421000-4
1. Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28, za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl. Oplata za SIWZ w wersji papierowej w wysokości jej druku i przekazania.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w I Zadaniu : 31 sierpień 2009 rok. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w II Zadaniu : 31 lipiec 2009 rok
3. Oferty należy składać do dnia: 10 kwietnia 2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 08 kwietnia 2009 roku do godz. 09:00 w wysokości :
ZADANIE I - 4 500,00 PLN ( słownie złotych : cztery tysiące pięćset)
ZADANIE II - 200,00 PLN( słownie złotych : dwieście.- )
Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 PZP
8. ZADANIE I :
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
3) wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4) wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) posiadają uprawnienia lub będą dysonować osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z odpowiednich branż ( budowlanej i sanitarnej).
6) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN słownie złotych : dwieście tysięcy.
8) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonaniu robót należycie.
9) udzielą minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
2. Zamawiający określa, iż roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu nie mogą być powierzone podwykonawcom. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcom robót związanych z wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku oraz regulacją hydrauliczną instalacji c.o. i c.w.u
3. Wykonawca wskaże w ofercie roboty, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
ZADANIE II :
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
3) wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4) wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) posiadają uprawnienia lub będą dysponować osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
6) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7) udzielą na wykonane prace remontowe gwarancji :
- minimum 60 miesięcy na wykonaną stolarkę okienną
- minimum 24 miesięcy na montaż stolarki okiennej
2. Wykonawca wskaże w ofercie roboty, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
ZADANIE I :
- Złożenie formularza ofertowego.
- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona)
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
8. Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z odpowiednich branż ( budowlanej i sanitarnej ) lub kopię w/w dokumentów osób , którymi będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
9. Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorysy należy sporządzić na każdą branżę oddzielnie - dokument ten nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
12. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
13. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia.
14. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
B. ZADANIE II :
1. Złożenie formularza ofertowego
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona)
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
8. Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osób , którymi będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
9. Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót – dokument ten nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
11. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
10. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 kwietnia 2009 roku o godz.10oo
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia : 19.03.2009 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[6607] Zamówienie Nr 04/ZBM/2009 z dnia 2009-03-19 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją
1945
Admin\Model\Project\Relational
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-03-19
Michał Kopyra
2009-03-19

Zamówienie Nr 04/ZBM/2009 z dnia 2009-03-19 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na : ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją