Zamówienie Nr 13/ZBM/2008 z dnia 2008-09-01 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.

Zamówienie Nr 13/ZBM/2008 z dnia 2008-09-01 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.
13/ZBM/2008 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach. 2008-09-01 2008-09-23
Zamówienie Nr 13/ZBM/2008 z dnia 2008-09-01
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080901.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080901.html
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
2008-09-01 14:37:58
2008-09-01 14:37:58
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2008-09-01
Numer
Numer
13/ZBM/2008
Tytuł
Tytuł
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.
/resource/268/Przedmiar+rob%25C3%25B3t
PDF
Ko__ciuszki_76.PDF
198.27 KB
/resource/268/SIWZ
DOC
SIWZ_Ko__ciuszki_76_2008_rok.doc
92.5 KB
/resource/268/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+1
DOC
Oferta_Ko__ciuszki_76_2008rok.doc
34 KB
/resource/268/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+2
DOC
Za____cznik_nr_2_do_SIWZ___Ko__ciuszki_76___2008rok.doc
23 KB
/resource/268/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+3+Umowa
DOC
umowa_projekt___Ko__ciuszki_76__2008_rok.doc
47 KB
GMINA MIEJSKA SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 205114 - 2008 z dnia 01/09/2008 roku.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : KOD CPV 45 45 30 00 - 7
1. Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28, za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl .
2. Termin realizacji zamówienia : 10/11/2008 rok
3. Oferty należy składać do dnia: 22 września 2008 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 22 września 2008 roku do godz. 09:00 w wysokości : 1 200,00 PLN słownie złotych: jeden tysiąc dwieście.- Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
7. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :
1) Spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Wyraża zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4) Wniósł wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) Posiada uprawnienia lub zatrudnia osoby uprawnione do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
6) Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
7) Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8) Udzieli minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
9) Wykona zamówienie w terminie nie przekraczającym 10/11/2008 rok
10)Odbył co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
2. Zamawiający określa, iż roboty budowlane objęte zamówieniem nie mogą być powierzone podwykonawcom.
8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
- Złożenie formularza ofertowego ,
- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
- Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Podpisany i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona),
- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącymprzedmiot zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
- Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub dokument potwierdzający zatrudnienie u wykonawcy na czas trwania umowy osoby z uprawnieniami j.w oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
- Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarami robót. Wartość robót przedstawionych w ofercie winna być zgodna ze sporządzonym kosztorysem.
- Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
- Oświadczenie wykonawcy o odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych – zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579 ).
9. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
10.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 września 2008 roku o godz.10oo
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia : 01.09.2008 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1547] Zamówienie Nr 13/ZBM/2008 z dnia 2008-09-01 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.
3538
Admin\Model\Project\Relational
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2008-09-01
Michał Kopyra
2008-09-01

Zamówienie Nr 13/ZBM/2008 z dnia 2008-09-01 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji z malowaniem powierzchni dachu z blachy na budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach.