Zamówienie Nr 4/MDI/2008 z dnia 2008-06-30 - Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.

Zamówienie Nr 4/MDI/2008 z dnia 2008-06-30 - Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.
4/MDI/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.
2008-07-30 2008-08-08
Zamówienie Nr 4/MDI/2008 z dnia 2008-06-30
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080730.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080730.html
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
2008-07-30 10:31:52
2008-07-30 10:31:52
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2008-07-30
Numer
Numer
4/MDI/2008
Tytuł
Tytuł
Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.
W postępowaniu przetargowym nr 4/MDI/2008 na „Dostawę i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik <st1:metricconverter w:st="on" productid="2012”">2012”</st1:metricconverter> Zamawiający informuje, że oferta KONSTRUKCJE Sp. z o.o., ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty w tym zadaniu oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację - na drukach ZP-12 i ZP-21.
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Okres gwarancji
1
Konstrukcje sp. z o.o.,
ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów
155.794,00
30.09.2008 r.
do 30 dni
36 m-cy na wykonane roboty
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
(cena – 100%)
Liczba pkt w kryterium ....................
Razem
1
100,00
100,00
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[383] Zamówienie Nr 4/MDI/2008 z dnia 2008-06-30 - Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.
2538
Admin\Model\Project\Relational
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Dorota Zwolińska
1970-01-01
Dorota Zwolińska
2008-07-30
Dorota Zwolińska
2008-07-30

Zamówienie Nr 4/MDI/2008 z dnia 2008-06-30 - Rozstrzygnięcie przetargu nr 4/MDI/2008 - Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.