Zamówienie Nr 01/AGP/2008 z dnia 2008-07-01 - Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach

Zamówienie Nr 01/AGP/2008 z dnia 2008-07-01 - Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach
01/AGP/2008 Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach 2008-07-01 2008-10-17
modyfikacja właściwości
Zamówienie Nr 01/AGP/2008 z dnia 2008-07-01
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080701.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080701.html
Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
2008-07-02 14:42:52
2008-07-03 12:01:42
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2008-07-01
Numer
Numer
01/AGP/2008
Tytuł
Tytuł
Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach
/resource/268/Og%25C5%2582oszenie+o+konkursie
PDF
146430_2008_KONKURS.pdf
41.09 KB
Suwałki: Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 146430 - 2008; data zamieszczenia: 01.07.2008
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax 087 5628098.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach.
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE :
a) koncepcji architektonicznej projektowanego obiektu Teatralno-Koncertowego składającej się z rysunków:
- koncepcji zagospodarowania terenu wokół obiektu w granicach wskazanych jako obszar zadania konkursowego;
- rzuty wszystkich kondygnacji projektowanego budynku wraz z opisami poszczególnych pomieszczeń /nazwa pomieszczenia, powierzchnia/ oraz zestawieniem powierzchni użytkowych poszczególnych kondygnacji, w skali 1:200;
- charakterystyczne przekroje pionowe projektowanego obiektu - min. 2 szt., w skali 1:200;
- widoki elewacji projektowanego obiektu - min. 4 szt., w skali 1:200;
- trójwymiarowej prezentacji koncepcji budowy obiektu Teatralno- Koncertowego w postaci widoków aksonometrycznych, rysunków perspektywicznych, przestrzennych wizualizacji komputerowych oraz makiety ilustrujących przyjęte rozwiązania projektowe - rodzaj wg uznania autorów prac konkursowych.
b) opisu koncepcji z podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych oraz spisem pomieszczeń, zestawień powierzchni i wskaźników kosztowych, wstępnej wyceny kosztorysowej projektowanego obiektu Teatralno-Koncertowego wraz z wyceną prac projektowych będących przedmiotem zamówienia.
2. OBSZAR ZADANIA KONKURSOWEGO.
Zadanie konkursowe dotyczy fragmentu miasta Suwałk położonego w kwartale zamkniętym ulicami: Pułaskiego, Świerkową, Jana Pawła II, Brzostowskiego. Opracowaniu konkursowemu podlegają, położone na tym obszarze, nieruchomości stanowiące własność komunalną. Zlokalizowanie budynku jest możliwe alternatywnie na terenie oznaczonym I lub II
Teren I - o łącznej powierzchni: ok. 1,4 ha, oznaczony na mapach ewidencji gruntów jako działki lub ich części o numerach geodezyjnych: 22848-6, 22849-38, 22849-17, 22849-35, 22849-14, 22849-21, w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji i oznaczonych literami A-B-C-D-E-F-G-H przedstawionych na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 w załączniku graficznym nr 1,
Teren II - o łącznej powierzchni: ok. 2,1 ha oznaczony na mapach ewidencji gruntów jako działki lub ich części o numerach geodezyjnych: 22849-30 i 22933 w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji i oznaczonych literami I-J-K-L-M-O-P-R-S-T-U przedstawionych na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 w załączniku graficznym nr 1.
Szczegółowy opis zakładanego przez Zamawiającego i przyszłego użytkownika programu funkcjonalno-przestrzennego projektowanego obiektu Teatralno-Koncertowego z zagospodarowaniem terenu przyległego zawarto w części II regulaminu konkursu.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU
- Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W konkursie mogą uczestniczyć:
a) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa w regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, działające na podstawie art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych;
c) podmioty posługujące się osobami fizycznymi, o których mowa w pkt a i b oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń;
e) uczestnicy mający w swym dorobku, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonanie co najmniej 1 usługi, polegającej na sporządzeniu projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 4000 m2, w ramach którego była projektowana, co najmniej jedna sala widowiskowa, koncertowa lub teatralna na minimum 500 miejsc na widowni.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
- 1. Cena - 10
- 2. jakość rozwiązań funkcjonalno-programowych - 35
- 3. jakość rozwiązań architektonicznych - 45
- 4. lokalizacja obiektu wraz z jego powiązaniem z sąsiednimi terenami i obiektami - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
- Dostępny do dnia: 24.07.2008, godzina 15:30.
- Miejsce: Urząd Miejski
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
- Data: 25.07.2008, godzina 15:30.
- Miejsce: w pokoju nr 5 - Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
- Data: 17.10.2008, godzina 15:30.
- Miejsce: w pokoju nr 5 - Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
IV.3) NAGRODY:
- Rodzaj i wysokość nagród:
- I nagroda - 8 tysięcy złotych oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki,
II nagroda - 5 tysięcy złotych,
III nagroda - 4 tysiące złotych,
- wyróżnienia - 1 tysiąc złotych
Sąd Konkursowy rozstrzygając konkurs, może nie przyznać określonej regulaminem nagrody, jeśli w ocenie sądu złożone prace nie spełniają kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
Dopuszcza się przyznanie, w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, kilku pracom tej samej nagrody.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian co do liczby i wysokości przyznawanych nagród, jednakże pod warunkiem, iż rozdzielona kwota nie przekroczy zadeklarowanej na ten cel kwoty - 20.000 zł.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[258] Zamówienie Nr 01/AGP/2008 z dnia 2008-07-01 - Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach
4587
Admin\Model\Project\Relational
Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zenon Rytwiński
1970-01-01
Zenon Rytwiński
2008-07-03
Zenon Rytwiński
2008-07-02

Zamówienie Nr 01/AGP/2008 z dnia 2008-07-01 - Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu Teatralno-Koncertowego przy ul. Świerkowej w Suwałkach