Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-06-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45

Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-06-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach na cele wystawiennicze.
01/ZBM/2008 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach na cele wystawiennicze. 2008-06-06 2008-07-01
modyfikacja właściwości
Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-06-06
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080606.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080606.html
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2008-06-06 11:40:33
2008-06-10 09:56:13
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2008-06-06
Numer
Numer
01/ZBM/2008
Tytuł
Tytuł
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach na cele wystawiennicze.
/resource/268/Dokumentacja+projektowa+-+instalacje+elektryczne
RAR
elektryczne.rar
1.86 MB
/resource/268/Dokumentacja+projektowa+-+instalacje+sanitarne
RAR
sanitarne.rar
3.41 MB
/resource/268/Dokumentacja+projektowa+-+instalacje+teletechniczne
RAR
teletechniczne.rar
4.21 MB
/resource/268/Dokumentacja+projektowa+-+roboty+budowlane
RAR
Roboty_budowlany.rar
3.17 MB
/resource/268/Dokumentacja+projektowa+-+roboty+drogowe
RAR
drogowe.rar
2.17 MB
/resource/268/SIWZ
DOC
SIWZ_2008.doc
84 KB
/resource/268/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+1+do+SIWZ
DOC
Oferta_2008.doc
33.5 KB
/resource/268/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+2+do+SIWZ
DOC
Za____cznik_nr_2_do_SIWZ_2008.doc
22.5 KB
/resource/268/Za%25C5%2582%25C4%2585cznik+Nr+3+do+SIWZ
DOC
umowa_projekt__2008.doc
47 KB
GMINA MIEJSKA SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH UL. NONIEWICZA 10, 16 – 400 SUWALKI ogłasza przetarg nieograniczony na
Remont i adaptacja infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach na cele wystawiennicze wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-223 decyzją z dnia 05/02/1982 roku , znak : KL WKZ 534/223/d/82
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 120564 - 2008 z dnia 05/06/2008 roku.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45453000-7 – Prace remontowe oraz renowacyjne
Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 327 tel. 087 562 83 27 lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl Opłata za wersję papierową SIWZ w wysokości kosztów jej druku i przekazania.
Termin realizacji zamówienia : od dnia 01/08/2008 do dnia 31/10/ 2008 roku
Oferty należy składać do dnia: 30 czerwca 2008 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 30 czerwca 2008 roku do godz. 09 00 w wysokości: 18 000,00 PLN słownie złotych: osiemnaście tysięcy. Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :
1) Spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Wyraża zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
4) Wniósł wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) Posiada uprawnienia lub zatrudnia osoby uprawnione do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
6) Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
7) Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8) Udzieli minimum trzyletniej gwarancji na wykonane roboty budowlano -instalacyjne.
9) Wykona zamówienie w terminie nie przekraczającym 31/10/2008 roku.
10) Odbył co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
Zamawiający określa, iż zamówienie w zakresie robót budowlanych nie może być powierzone podwykonawcom, natomiast w przypadku powierzenia podwykonawcom pozostałych części zamówienia tj. branży sanitarnej i elektrycznej wykonawca wskaże, którą część zamówienia powierza i jakiemu wykonawcy z określeniem jego pełnej nazwy.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
- Złożenie formularza ofertowego,
- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Podpisany i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona),
- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
- Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub dokument potwierdzający zatrudnienie u wykonawcy na czas trwania umowy osoby z uprawnieniami j.w oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
- Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany z podziałem na poszczególne branże zgodnie z przedmiarami robót. Wartość robót przedstawionych w ofercie winna być zgodna ze sporządzonym kosztorysem.
- Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
- Oświadczenie wykonawcy o odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych – zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. 150 poz. 1579 ).
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące wskazania części zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcy z określeniem jego pełnej nazwy.
9. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
10.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2008 roku o godz.1000
Suwałki, dnia : 06.06.2008 rok
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[48] Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-06-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45
4499
Admin\Model\Project\Relational
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2008-06-10
Michał Kopyra
2008-06-06

Zamówienie Nr 01/ZBM/2008 z dnia 2008-06-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg niograniczony na remont i adaptacje infrastruktury kulturowej i wystroju architektonicznego wnętrza parteru zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 45